-- Insert records into PurgedynData table 

INSERT INTO PurgeDynData VALUES('DAARadar', 'obstime', 240, 240);
INSERT INTO PurgeDynData VALUES('DAABiasDyn', 'obstime', 240, 240);
INSERT INTO PurgeDynData VALUES('DAARadarResult', 'obstime', 240, 240);

INSERT INTO PurgeDynData VALUES('DSARadar', 'obstime', 24, 24);
INSERT INTO PurgeDynData VALUES('DSAAdapt', 'obstime', 24, 24);
INSERT INTO PurgeDynData VALUES('DPRRadar', 'obstime', 24, 24);
INSERT INTO PurgeDynData VALUES('hperadarresult', 'producttime', 24, 24);
